CREATE TABLE `pxy_obj_keyring` (
  `cfg_id` bigint(20) COMMENT '请求策略号',
  `cfg_desc` varchar(128) COMMENT '钥匙环名称',
  `cfg_type` varchar(64) COMMENT '内容类型',
  `keyring_type` varchar(128) COMMENT '证书类型',
  `private_key_file` varchar(1024) COMMENT '私钥文件',
  `public_key_file` varchar(1024) COMMENT '公钥文件',
  `expire_after` int COMMENT '默认为30天，实体证书不可设置，界面填0',
  `public_key_algo` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '公钥算法',
  `crl` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'CRL',
  `action` int(11) NOT NULL COMMENT '阻断',
  `is_valid` int(11) NOT NULL COMMENT '0无效，1有效，-1删除;1）	未审核时配置可删除;2）	审核通过，此字段置1;3）	取消审核通过，此字段置0',
  `is_audit` int(11) NOT NULL COMMENT '0未审核，1审核通过，2审核未通过，3取消审核通过;1）	审核未通过，配置可修改;2）	审核通过，配置不可删除，只能取消审核通过',
  `creator_id` int(11) NOT NULL COMMENT '取自sys_user.id',
  `create_time` datetime NOT NULL,
  `editor_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '取自sys_user.id',
  `edit_time` datetime DEFAULT NULL,
  `auditor_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '取自sys_user.id',
  `audit_time` datetime DEFAULT NULL,
  `service_id` int(11) NOT NULL COMMENT '参考系统业务类型管理表',
  `request_id` int(11) NOT NULL COMMENT '取自request_info.id',
  `is_area_effective` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0否，1是',
  `classify` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '分类id，多个用英文逗号分隔',
  `attribute` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '性质id，多个用英文逗号分隔',
  `lable` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '标签id,多个用英文逗号分隔',
  `area_effective_ids` varchar(1024) DEFAULT '' COMMENT '多个英文逗号分隔',
  `function_id` int(11) NOT NULL,
  `cfg_region_code` int(11) DEFAULT NULL,
  `compile_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cfg_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;